S3Tray Plus タスクバー ユーティリティ

ヘルプ の使い方を表示するには、F1 キーを押してください。

S3Tray Plus は、簡単に S3 Graphics ユーティリティにアクセスするためのタスクバーアイコンです。また、S3Tray Plus にはリフレッシュレートや表示モードの変更など、その他の便利な表示機能があります。S3TrayPlus の機能に関する詳細については、次のリストを参照してください。

画面サイズと色数を変更する

リフレッシュレートを変更する

S3Tray Plus のオプションを変更する

画面のプロパティを表示する

他の S3 Graphics ユーティリティにアクセスする


画面サイズと色数を変更する

表示モード は、"モニターの設定"メニュー (複数モニターシステムの場合は"モニター 1 設定"、"モニター 2 設定"など) から簡単に変更できます。このメニュー項目には、利用できる画面サイズと色数でグループ分けして表示されます。利用できる各表示モードには、メニュー内に"<幅> x <高さ> (<色> ビット)"それぞれの入力項目があります。例えば、始めのいくつかのモードは通常"640x480 (8ビット)"と"800x600 (8ビット)"になります。

表示を別のモードに変更するには、画面サイズと色数を指定してモードを選択するだけで変更できます。オプション表示の選択によっては、先に選択を確定するように指示されることがあります。また、色数を変更するとコンピュータを再起動するように S3Tray Plus が指示する場合があります。詳しくは、"オプションを変更する"を参照してください。


リフレッシュレートを変更する

画面サイズと色に対するリフレッシュレートは、メニューの「リフレッシュレート」項目から簡単に変更できます。3 つの主なセクションで構成される「リフレッシュ」ダイアログが表示されます。

モニター � このドロップダウン リストには、マルチモニター システムに利用できるモニターが表示されます。マルチモニターが利用できない場合、このリストは薄い灰色で選択不可能になり「モニター 1」がデフォルトとして指定されます。

表示モード � このリストには、選択されたモニターに利用できる表示モードが表示されます。各表示モードでは、現在のリフレッシュ レートも表示されます。


S3Tray Plus オプションを変更する

好みに応じて、S3Tray Plus の動作を調整することができます。利用できるオプションは次のとおりです。

表示モード変更のためのメニューを表示する

新しい設定を適用する前に再起動する

ユーザーの確認なしで設定を適用する

ユーザーの確認有りで設定を適用する

メニューにユーティリティを表示する

ユーティリティによって追加されたメニュー項目を表示する

タスク バーにアイコンを表示する


画面のプロパティを表示する

メニューにある"表示プロパティの調整"を選択すると、画面のプロパティの「設定」へジャンプします。


他の S3 Graphics ユーティリティにアクセスする

「表示プロパティ」画面を省略して、メニューにある「ユーティリティ」項目を使って直接 S3 Graphics ユーティリティを表示できます。互換性があるS3 Graphics ユーティリティは、"すべてのユーティリティ"に対する追加入力項目と一緒にこのメニューにリストされます。

ユーティリティのプロパティ ページをすぐに開くには、ユーティリティを選択します。このユーティリティは、通常「表示プロパティ」で見るものと全く同じ動作をしますが、より簡単に素早くアクセスできます。

"すべてのユーティリティ"を選択すると、すべての S3 Graphics ユーティリティがタブでグループ化された統合プロパティ シートが表示されます。


表示モードは、使用される画面サイズと色数の組み合わせです。


このユーティリティのバージョンを表示します。


この製品の Web ページを開くにはここをクリックしてください。


OEM または製品のロゴを表示します。


モニター:使用中のシステムで利用できるモニターを表示します。マルチモニターが利用できない場合、このリストは薄い灰色で選択できない状態になります。モニターの利用可能なリフレッシュ レートを表示するには、このリストからモニターを一つ選択します。


表示モード:選択したモニターに利用できる表示モードを、各モードの現在のリフレッシュレートと一緒に表示します。表示モードを選択して、各モードのリフレッシュ レートを変更するためのリフレッシュレートリストを表示させます。


リフレッシュレートリスト:表示モードを選択すると、リフレッシュレートリストが表示されます。このリストを使って、選択したモードの新しいリフレッシュレートを選択します。


テスト:変更した内容を保存する前に、これをクリックして選択した表示モードとリフレッシュレートをテストします。S3Tray Plus は新しいモードとリフレッシュレートを変更し、その変更が成功したことをユーザーが確認するのを 15 秒間 待ちます。回答が「No」の場合、(キーボード上の<N> または <ESC> キーを押します) S3Tray Plus はすぐに表示の元の設定を回復します。


これをチェックすると、タスクバーの S3TrayPlus メニューの「モニターの設定」に解像度、色数を選択できるメニューが追加されます。


システムの設定を変更したときに自動的に再起動するように指定します。


システムの色設定を変更したときに自動的に再起動するように指定します。


システムの設定を変更したときに、再起動せずに変更を適用するように指定します。

プログラムによっては、変更した後で再起動しないと色が正しく表示されない場合があります。この問題を回避するには、設定を変更した後にそのプログラムを起動してください。


システムの色設定を変更したときに、再起動せずに変更を適用するように指定します。

プログラムによっては、変更した後で再起動しないと色が正しく表示されない場合があります。この問題を回避するには、色設定を変更した後にそのプログラムを起動してください。


システムの色設定を変更するたびに、再起度するかどうかを確認するダイアログを表示するように指定します。「はい」をクリックする前に、保存していないデータを保存してください。


これをチェックすると、タスクバーの S3TrayPlus に他のS3ユーティリティが追加されます。このチェックが外れている場合は、画面のプロパティの「詳細設定」から、その他のユーティリティへアクセスすることができます。


S3ユーティリティの追加メニューを、タスクバーの S3TrayPlus に表示させるかどうかを指定します。


Windows が起動された時に S3TrayPlus を読み込むかどうかを指定します。


すべての設定を保存します


新しいデバイスが接続されたときにチェックする時間間隔です。時間間隔を設定する目的は、新しいデバイスが接続されたかチェックする際に画面がちらつくことがあるためです。間隔を長く設定するとちらつきは少なくなり、間隔を短く設定すると、ちらつきが多くなります。「ユーティリティによって追加された項目を表示」のチェックを外すと、新しいデバイスを接続したときにチェックを行いません。


解像度と色数の変更

メニューのディスプレイモードと（マルチモニターの場合ディスプレイ１モード、ディスプレイ２モードになる）から簡単に解像度と色数を変更できます。表示されているのは有効な解像度です。

色数はbppで表され　16bppは65536色 32bppは1677万色です。


これをチェックすると、トレイアイコンでそれぞれのグラフィックのメニューが表示できます。


これをチェックすると、トレイアイコンにバナーが出ます。アイコンメニューがチェックされたときのみ有効です。


Copyright Notice

ｩCopyright 2004 S3 Graphics Co., Ltd. All rights reserved. The information contained herein is the exclusive property of S3 Graphics and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of S3 Graphics. If you have received this document from S3 Graphics in electronic form, you are permitted to make the following copies for business use related to products of S3 Graphics: one copy onto your computer for the purpose of on-line viewing, and one printed copy. With respect to all documents, whether received in hard copy or electronic form, other use, copying or storage, in whole or in part, by any means electronic, mechanical, photocopying or otherwise, is not permitted without the prior written consent of S3 Graphics Co., Ltd., 1045 Mission Court, Fremont, CA 94539, USA. S3 is a registered trademark of S3 Incorporated. AlphaChrome, DeltaChrome, DuoView, ProSavage, Savage, Savage4, SavageXP, Streams Processor, SuperSavage, Twister and UniChrome are trademarks of S3 Graphics. Other trademarks referenced in this document are owned by their respective companies. The material in this document is for information only and is subject to change without notice. S3 Graphics reserves the right to make changes in the product design without reservation and without notice to its users.